新利体育luck18

河南省市场监视治理局关于10批次食物缺乏格情形的通告(2020年第27期)食物动态_江门新利体育luck18检测_江门食物检测_江门农药残留检测_江门食物添加剂检测_江门微生物检测_江门兽药残留检测_江门食物营养标签检测--新利体育luck18

河南省市场监视治理局关于10批次食物缺乏格情形的通告(2020年第27期)食物动态_江门新利体育luck18检测_江门食物检测_江门农药残留检测_江门食物添加剂检测_江门微生物检测_江门兽药残留检测_江门食物营养标签检测--新利体育luck18

联系方法

新利体育luck18
电话:400-118-7665
E-Mail:service@jsjiax.com
实验室剖析中心:江苏省无锡市万全路59号
食物动态

河南省市场监视治理局关于10批次食物缺乏格情形的通告(2020年第27期)

宣布日期2020-07-08   浏览 251148 次

       近期,河南省市场监视治理局组织抽检了食用油、油脂及其制品,糕点,餐饮食物,食用农产品,肉制品,酒类,粮食加工品,饮料8大类食物529批次样品,抽样磨练项目及格样品519批次,缺乏格样品10批次。磨练项目等详细情形见附件。详细情形通告如下:
一、缺乏格产品情形
1.焦作市百货大楼有限责任公司焦东超市销售的标称焦作市安庆珍佳经贸有限公司委托焦作市解放区影视路永顺香油加工厂生产的1批次小磨香油,乙基麦芽酚检出值为52.3μg/kg,标准划定为不得使用。磨练机构为开封市食物药品磨练所。
2.新乡市申旺商贸有限公司豫商世纪华联超市销售的标称郑州旺福食物有限公司生产的1批次咸蛋黄酥,防腐剂混淆使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值为1.4,标准划定为不大于1。磨练机构为鹤壁市食物药品磨练检测中心。
3.许昌魏都神往小日子暖锅使用的1批次碟子,大肠菌群检出值为检出,标准划定为不得检出。磨练机构为河南省诚建磨练检测手艺股份有限公司。
4.临颍县青田联华购物广场销售的1批次芽菜,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)检出值为0.0913mg/kg,标准划定为不得检出;6-苄基腺嘌呤(6-BA)检出值为0.0436mg/kg,标准划定为不得检出。磨练机构为河南省口岸食物磨练检测所。
5.汝南县豫中原百货超市有限公司销售的标称河南省正聪食物有限公司生产的1批次卤鸡腿(鸡腿),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)检出值为94mg/kg,标准划定为不大于30mg/kg。磨练机构为河南安必诺检测手艺有限公司。
6.濮阳县建新路羽华五广麻辣烫使用的1批次碟子,大肠菌群检出值为检出,标准划定为不得检出。磨练机构为河南省诚建磨练检测手艺股份有限公司。
7.信阳亚兴集团有限责任公司罗山购物广场销售的1批次豇豆,甲基异柳磷检出值为0.074mg/kg,标准划定为不大于0.01mg/kg。磨练机构为河南省口岸食物磨练检测所。
8.许昌市魏都区乔味串串香饮食店使用的1批次杯子,大肠菌群检出值为检出,标准划定为不得检出。磨练机构为河南省诚建磨练检测手艺股份有限公司。
9.中牟县姚家镇慧玲烟旅馆销售的标称河南省古宋酒业有限公司生产的1批次蓝青花酒,酒精度检出值为42.6%vol,标准划定为51~53%vol。磨练机构为河南省口岸食物磨练检测所。
10.中牟县姚家镇慧玲烟旅馆销售的标称河南省古宋酒业有限公司生产的1批次封坛原浆酒,酒精度检出值为43.8%vol,标准划定为49~51%vol。磨练机构为河南省口岸食物磨练检测所。
二、处置惩罚步伐
省市场监视治理局针对抽检发明的问题,已要求郑州、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、驻马店、信阳、鹿邑等地市场羁系部分对涉及单位依法处置惩罚,责令查清缺乏格产品的批次、数目、流向,召回缺乏格产品,接纳下架等步伐控制危害,剖析缘故原由举行整改,并依法予以查处。
特殊提醒宽大消耗者,注重饮食清静,遇到食物清静问题,请起劲加入食物清静监视,拨打12315投诉举报电话举行投诉或举报。
特此通告。
2020年7月8日
日期:2020-07-08
新利体育luck18实验情形
河南省市场监视治理局关于10批次食物缺乏格情形的通告(2020年第27期)
新利体育luck18资质优势
河南省市场监视治理局关于10批次食物缺乏格情形的通告(2020年第27期)
推荐检测项目
> 江门羊奶检测,羊奶全项检测,羊奶通例检测,羊奶型式检测,羊奶发证检测,羊奶营养标签检测 > 江门玉米粉检测,玉米粉全项检测,玉米粉通例检测,玉米粉型式检测,玉米粉发证检测 > 江门乌龙茶检测,乌龙茶检测报告,乌龙茶全项检测,乌龙茶通例检测,乌龙茶发证检测 > 江门腊肠检测,腊肠检测报告,腊肠全项检测,腊肠通例检测,腊肠型式检测,腊肠发证检测 > 江门藕粉检测,藕粉检测报告,藕粉全项检测,藕粉通例检测,藕粉型式检测,藕粉发证检测 > 江门紫菜检测,紫菜检测报告,紫菜全项检测,紫菜通例检测,紫菜发证检测,紫菜营养标签检测 > 江门米糠检测,米糠检测用度米糠检测报告,米糠检测机构,米糠全项检测,米糠通例检测,米糠型式检测 > 江门虫草检测,虫草检测报告,虫草全项检测,虫草通例检测,虫草型式检测,虫草发证检测 > 江门肉罐头检测,肉罐头检测报告,肉罐头全项检测,肉罐头通例检测,肉罐头发证检测 > 江门菠萝检测,菠萝检测报告,菠萝全项检测,菠萝通例检测,菠萝发证检测 > 江门山茶油检测,山茶油检测报告,山茶油全项检测,山茶油通例检测,山茶油型式检测 > 江门薏苡仁检测,薏苡仁检测报告,薏苡仁全项检测,薏苡仁通例检测,薏苡仁发证检测 > 江门沙棘检测,沙棘检测报告,沙棘全项检测,沙棘通例检测,沙棘型式检测,沙棘发证检测 > 江门凉粉检测,凉粉检测报告,凉粉全项检测,凉粉通例检测,凉粉型式检测,凉粉发证检测 > 江门雪糕检测,雪糕检测报告,雪糕全项检测,雪糕通例检测,雪糕型式检测,雪糕发证检测 > 江门咸鱼检测,咸鱼检测报告,咸鱼检测机构,咸鱼全项检测,咸鱼通例检测,咸鱼发证检测 > 江门鱼丸检测,鱼丸检测报告,鱼丸全项检测,鱼丸通例检测,鱼丸型式检测,鱼丸发证检测 > 江门豆鼓检测,豆鼓检测报告,豆鼓全项检测,豆鼓通例检测,豆鼓型式检测 > 江门高粱检测,高粱检测报告,高粱全项检测,高粱通例检测,高粱发证检测 > 江门核桃仁检测,核桃仁检测报告,核桃仁全项检测,核桃仁通例检测 > 江门奶茶检测,奶茶检测报告,奶茶全项检测,奶茶通例检测 > 江门奶粉检测,奶粉检测价钱,奶粉检测报告,奶粉检测机构 > 江门食用菌检测,食用菌发证检测,食用菌流通检测,食用菌型式检测 > 江门啤酒检测,啤酒发证检测,啤酒流通检测 > 江门松子检测,松子检测报告,松子发证检测,松子通例检测 > 江门红酒检测 > 江门鱼粉检测 > 江门速冻食物检测 > 江门辣椒粉检测 > 江门检出过氧化值、酸价超标,江苏这10批次缺乏格食物上黑榜
新利体育luck18 苏ICP备20014789号-1

Warning: file_get_contents(http://www.jianzhoudao.com/api.php?type=article&num=10): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in D:\wwwroot\jsjiax_ssojh1\web\foot.php on line 121
【网站地图】【sitemap】